\hypertarget{_calculate_distance_to_field_dialog_8cc}{\section{Interface/\-Modules/\-Fields/\-Calculate\-Distance\-To\-Field\-Dialog.cc File Reference}
\label{_calculate_distance_to_field_dialog_8cc}\index{Interface/\-Modules/\-Fields/\-Calculate\-Distance\-To\-Field\-Dialog.\-cc@{Interface/\-Modules/\-Fields/\-Calculate\-Distance\-To\-Field\-Dialog.\-cc}}
}
{\ttfamily \#include $<$Interface/\-Modules/\-Fields/\-Calculate\-Distance\-To\-Field\-Dialog.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$Core/\-Algorithms/\-Legacy/\-Fields/\-Distance\-Field/\-Calculate\-Distance\-Field.\-h$>$}\\*
