\hypertarget{_gui_commands_8h}{\section{Interface/\-Application/\-Gui\-Commands.h File Reference}
\label{_gui_commands_8h}\index{Interface/\-Application/\-Gui\-Commands.\-h@{Interface/\-Application/\-Gui\-Commands.\-h}}
}
{\ttfamily \#include $<$Dataflow/\-Network/\-Network\-Fwd.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$Core/\-Command/\-Command.\-h$>$}\\*
\subsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_load_file_command_gui}{Load\-File\-Command\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_run_python_script_command_gui}{Run\-Python\-Script\-Command\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_execute_current_network_command_gui}{Execute\-Current\-Network\-Command\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_quit_after_execute_command_gui}{Quit\-After\-Execute\-Command\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_quit_command_gui}{Quit\-Command\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_show_main_window_gui}{Show\-Main\-Window\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_show_splash_screen_gui}{Show\-Splash\-Screen\-Gui}
\item 
class \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_gui_1_1_file_open_command}{File\-Open\-Command}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Namespaces}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{namespace_s_c_i_run}{S\-C\-I\-Run}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em S\-T\-L datatypes needed. \end{DoxyCompactList}\item 
\hyperlink{namespace_s_c_i_run_1_1_gui}{S\-C\-I\-Run\-::\-Gui}
\end{DoxyCompactItemize}
