\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface}{\section{Module\-Display\-Interface Class Reference}
\label{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface}\index{Module\-Display\-Interface@{Module\-Display\-Interface}}
}


{\ttfamily \#include $<$Module\-Interface.\-h$>$}

Inheritance diagram for Module\-Display\-Interface\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=12.000000cm]{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
virtual \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_a532294fd0838c8a863288781e7821058}{$\sim$\-Module\-Display\-Interface} ()
\item 
virtual void \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_ae252a796894a9cf6065e74b34a545b12}{set\-Ui\-Visible} (bool visible)=0
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_a532294fd0838c8a863288781e7821058}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface}!$\sim$\-Module\-Display\-Interface@{$\sim$\-Module\-Display\-Interface}}
\index{$\sim$\-Module\-Display\-Interface@{$\sim$\-Module\-Display\-Interface}!SCIRun::Dataflow::Networks::ModuleDisplayInterface@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface}}
\subsubsection[{$\sim$\-Module\-Display\-Interface}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual $\sim${\bf Module\-Display\-Interface} (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}}\label{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_a532294fd0838c8a863288781e7821058}


\subsection{Member Function Documentation}
\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_ae252a796894a9cf6065e74b34a545b12}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface}!set\-Ui\-Visible@{set\-Ui\-Visible}}
\index{set\-Ui\-Visible@{set\-Ui\-Visible}!SCIRun::Dataflow::Networks::ModuleDisplayInterface@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Module\-Display\-Interface}}
\subsubsection[{set\-Ui\-Visible}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual void set\-Ui\-Visible (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{bool}]{visible}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [pure virtual]}}}\label{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_display_interface_ae252a796894a9cf6065e74b34a545b12}


Implemented in \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_module_a806e133d26e091eb0ba22210e176a286}{Module}.



The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Dataflow/\-Network/\hyperlink{_module_interface_8h}{Module\-Interface.\-h}\end{DoxyCompactItemize}
