\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field}{\section{Get\-Mesh\-Quality\-Field Class Reference}
\label{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field}\index{Get\-Mesh\-Quality\-Field@{Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
}
Inheritance diagram for Get\-Mesh\-Quality\-Field\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a45e7cb23363e77457a108df80fc5ae0b}{Get\-Mesh\-Quality\-Field} (Gui\-Context $\ast$)
\item 
virtual \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a9767c02527fe1612c34d186235209e75}{$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field} ()
\item 
virtual void \hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a61af3e60b94ae3e748f6fbac1e794af7}{execute} ()
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a45e7cb23363e77457a108df80fc5ae0b}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}!Get\-Mesh\-Quality\-Field@{Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
\index{Get\-Mesh\-Quality\-Field@{Get\-Mesh\-Quality\-Field}!SCIRun::GetMeshQualityField@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
\subsubsection[{Get\-Mesh\-Quality\-Field}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Get\-Mesh\-Quality\-Field} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{Gui\-Context $\ast$}]{ctx}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a45e7cb23363e77457a108df80fc5ae0b}
\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a9767c02527fe1612c34d186235209e75}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}!$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field@{$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
\index{$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field@{$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}!SCIRun::GetMeshQualityField@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
\subsubsection[{$\sim$\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual $\sim${\bf Get\-Mesh\-Quality\-Field} (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [virtual]}}}\label{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a9767c02527fe1612c34d186235209e75}


\subsection{Member Function Documentation}
\hypertarget{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a61af3e60b94ae3e748f6fbac1e794af7}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}!execute@{execute}}
\index{execute@{execute}!SCIRun::GetMeshQualityField@{S\-C\-I\-Run\-::\-Get\-Mesh\-Quality\-Field}}
\subsubsection[{execute}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void execute (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [virtual]}}}\label{class_s_c_i_run_1_1_get_mesh_quality_field_a61af3e60b94ae3e748f6fbac1e794af7}


The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Modules/\-Legacy/\-Fields/\hyperlink{_modules_2_legacy_2_fields_2_get_mesh_quality_field_8cc}{Get\-Mesh\-Quality\-Field.\-cc}\end{DoxyCompactItemize}
