\hypertarget{class_scoped_controller_signal_disabler}{\section{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler Class Reference}
\label{class_scoped_controller_signal_disabler}\index{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}}
}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{class_scoped_controller_signal_disabler_a662d54d8951caf2d173ebb84b8d694d4}{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler} (\hyperlink{class_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_network_editor_controller_interface}{Network\-Editor\-Controller\-Interface} $\ast$nec)
\item 
\hyperlink{class_scoped_controller_signal_disabler_ab8e06c0b9fbab110e29bc835141e8de2}{$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler} ()
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\hypertarget{class_scoped_controller_signal_disabler_a662d54d8951caf2d173ebb84b8d694d4}{\index{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}!Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}}
\index{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}!ScopedControllerSignalDisabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}}
\subsubsection[{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf Network\-Editor\-Controller\-Interface} $\ast$}]{nec}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{class_scoped_controller_signal_disabler_a662d54d8951caf2d173ebb84b8d694d4}
\hypertarget{class_scoped_controller_signal_disabler_ab8e06c0b9fbab110e29bc835141e8de2}{\index{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}!$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}}
\index{$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler@{$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}!ScopedControllerSignalDisabler@{Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}}
\subsubsection[{$\sim$\-Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}$\sim${\bf Scoped\-Controller\-Signal\-Disabler} (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{class_scoped_controller_signal_disabler_ab8e06c0b9fbab110e29bc835141e8de2}


The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Dataflow/\-Serialization/\-Network/\hyperlink{_network_x_m_l_serializer_8cc}{Network\-X\-M\-L\-Serializer.\-cc}\end{DoxyCompactItemize}
