\hypertarget{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port}{\section{Connection\-Input\-Port Struct Reference}
\label{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port}\index{Connection\-Input\-Port@{Connection\-Input\-Port}}
}


{\ttfamily \#include $<$Network\-Interface.\-h$>$}

Inheritance diagram for Connection\-Input\-Port\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4497a35c03c77f2bef6806c3a399cec6}{Connection\-Input\-Port} (\hyperlink{namespace_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_a734753826ba72829fd39f48fc4374d9b}{Module\-Handle} m, const \hyperlink{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_port_id}{Port\-Id} \&p)
\item 
\hyperlink{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4e6b15f9b744c30c10cd9c8afafc9751}{Connection\-Input\-Port} (\hyperlink{namespace_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_a734753826ba72829fd39f48fc4374d9b}{Module\-Handle} m, size\-\_\-t index)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\hypertarget{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4497a35c03c77f2bef6806c3a399cec6}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port}!Connection\-Input\-Port@{Connection\-Input\-Port}}
\index{Connection\-Input\-Port@{Connection\-Input\-Port}!SCIRun::Dataflow::Networks::ConnectionInputPort@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port}}
\subsubsection[{Connection\-Input\-Port}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Connection\-Input\-Port} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf Module\-Handle}}]{m, }
\item[{const {\bf Port\-Id} \&}]{p}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}}\label{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4497a35c03c77f2bef6806c3a399cec6}
\hypertarget{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4e6b15f9b744c30c10cd9c8afafc9751}{\index{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port}!Connection\-Input\-Port@{Connection\-Input\-Port}}
\index{Connection\-Input\-Port@{Connection\-Input\-Port}!SCIRun::Dataflow::Networks::ConnectionInputPort@{S\-C\-I\-Run\-::\-Dataflow\-::\-Networks\-::\-Connection\-Input\-Port}}
\subsubsection[{Connection\-Input\-Port}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Connection\-Input\-Port} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf Module\-Handle}}]{m, }
\item[{size\-\_\-t}]{index}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{struct_s_c_i_run_1_1_dataflow_1_1_networks_1_1_connection_input_port_a4e6b15f9b744c30c10cd9c8afafc9751}
\begin{DoxyRefDesc}{Todo}
\item[\hyperlink{todo__todo000441}{Todo}]\-: only used in test code \end{DoxyRefDesc}


The documentation for this struct was generated from the following files\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Dataflow/\-Network/\hyperlink{_network_interface_8h}{Network\-Interface.\-h}\item 
Dataflow/\-Network/\hyperlink{_network_8cc}{Network.\-cc}\end{DoxyCompactItemize}
